亿万先生mr07官网下载

专业从事体外诊断试剂、原料和仪器的研发、制造、销售与服务的国家高新技术企业

亿万先生MR生物致力于为全球用户提供创新性、即时性、高质量诊断产品和解决方案, 满足未尽的医疗需求。

亿万先生MR希望成为具有创新精神、让员工自豪、并获得 合作伙伴长期信赖的诊断企业。

目前,亿万先生MR的业务已经覆盖了全球一百多个国家和地区。

2008

公司成立

100" data-speed="1500">2008" data-speed="1500">100+

产品种类

30" data-speed="1500">30" data-speed="1500">30+

服务人口(亿)

多项传染病检测

用于定性检测标本中的梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、乙型肝炎病毒表面抗原或丙型肝炎病毒抗体。

一次加样,多个结果,有效降低劳动强度,提升检测效率。

毒品检测

检测标本中滥用药物或其代谢物。

尿液、毛发、唾液等标本均有对应的解决方案,更能提供针对多种新精活类物质的检测产品。

便隐血检测

用于体外定性检测标本中微量的人血红蛋白。

灵敏度可达100ng/ml,不需被检测者限制饮食。另有特殊采样设计,避免检测人员接触标本,干净卫生。

心肌标志物三合一检测

采用高度特异性的抗原抗体反应及免疫层析分析技术,利用 胶体金标记的快速固相免疫层析法,定性检测全血、血清 和血浆中的CTnI、CK-MB、MYO指标,三项联检,更具临床参考意义。

生殖健康检测

从备孕到生产,为女性生殖安全提供有力保障。

最新资讯

质量和研发体系

亿万先生MR生物注重产品的自主研发和技术积累,
建立了快速诊断试剂、生物原材料、POCT三大技术平台

请填写您的联系方式
以使亿万先生MR能够高效解决您的需求

【网站地图】【sitemap】